
BEGIN TEL5  Teletek Systemaster Ver. C.00 - DSDD 35-track 48 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 35
SIDES 2
SECTORS 18,256
SIDE1 0 1,7,13,2,8,14,3,9,15,4,10,16,5,11,17,6,12,18
SIDE2 1 1,7,13,2,8,14,3,9,15,4,10,16,5,11,17,6,12,18
ORDER EAGLE
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 150 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 3
END 

